# 环境变量配置示例
# 复制此文件为 .env 并修改配置

# 数据库配置
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=postgres
DB_NAME=proxy_platform

# Redis 配置
REDIS_HOST=localhost
REDIS_PORT=6379
REDIS_PASSWORD=
REDIS_DB=0

# 服务配置
SERVER_HOST=0.0.0.0
SERVER_PORT=8080
SOCKS5_HOST=0.0.0.0
SOCKS5_PORT=1080

# 日志配置
LOG_LEVEL=info
LOG_OUTPUT=stdout

# JWT 密钥（用于生成 Token）
JWT_SECRET=your-jwt-secret-key-change-this-in-production

# 管理员账号
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_PASSWORD=admin123